# modlitwa na odejście

Wojciech Brzoska

> Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Wolne Lektury.

zawiódł nas pan, któremu zaufaliśmy,
albowiem czysty wydawał się być jak łza.
lecz umył pan ręce od wody, która wylała ze ściany.
i przekazał nam:

to nie moja już woda, lecz tych, co przed wami zmywali
grzechy ze swoich sumień nie spowiadając się.
albowiem wasza jest wina, która z cudzej ściany wylała się
pod postacią wody.

i kazał nam pan zmywać
naczynia po winie gdzie indziej.
i całkiem niewinni zeszliśmy z drogi
szukając wody za pańską ścianą.

w domu sąsiadów.