# dokument 0.27

Maria Cyranowicz

> Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Wolne Lektury.

wyjście z kadru to ukryta szczelina oddechu
nieprzedstawione sceny wyłamują zakaz aktu przedstawiania
sterylne rękawiczki zmieniają operujących przez trzydzieści godzin
ręce wypadają z narzędzi prąd odmawia dostawy światła
wyposażenie wciąż odczuwa braki ale chirurdzy tak chirurdzy
wykonują swą pracę minuta po minucie
i poczucie humoru nie traci ich na moment
a zatem obszar realnego istnieje lepiej jako fikcja
ponieważ celebracje wtargnięć grożą genomowi
skazują kruche elementy kości na utylizację wstydliwych
stosowności z idei wyświetlają na kliszach powidoki
aby wywołać działanie trawiącego i będzie ciemno