# Na hardego (Nie chcę w tej mierze głowy psować sobie...)

Jan Kochanowski

# Jan Kochanowski. Fraszki, Księgi pierwsze. Na hardego

> Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Wolne Lektury.

Nie chcę w tej mierze głowy psować sobie,
Bych się, mój panie, miał podobać tobie;
Widzę, żeś hardy — mnie też na tym mało[1],
Kiedy się tobie tak upodobało.

mnie też na tym mało — mało mi zależy. [przypis redakcyjny]