# W przejściu

Pjotr Janicki

> Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Wolne Lektury.

Coś podobnego,
nie czuję palców,
buty
walą o stopnie,

dę.

Zdumiewające, Basil Bunting[1]
(Basil Bunting!) Nie Poznał Własnego Wiersza!

Czy ten William Butler Yeats[2]
nie potrafił czytać, wszy
yscy od rana powari
iowali czy jak?

Bunting, Basil (1900–1985) — modernistyczny poeta angielski. [przypis edytorski]

Yeats, William Butler (1865–1939) — irlandzki poeta, dramaturg i filozof. [przypis edytorski]