# anioł 2003/

Adam Kaczanowski

> Utwór opracowany został w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Wolne Lektury.

współczesny anioł stróż nie maskrzydeł/ tylko elektroniczne czujniki/

światłość z żarówek Philipsa/ kliencito ćmy/ które nie stać na samobójstwo/